% !TEX root = LiTerm.tex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = de_DE
\chapter{Spezifikation}
\section{IST-Analyse}
\blindtext[3]
\section{SOLL-Analyse}
\blindtext[3]
\section{Erwartete Problem stellen}
Ein solches Projekt in einer Firma durchzuführen die Praktisch nur mit Microsoft arbeitet, bringt allein Organisatorisch Probleme mit sich.
Ich konnte im Vorfeld 2 Schwierigkeiten identifizieren, die das Projekt verzögern oder Verlangsamen können:
\begin{enumerate}
	\item verfügbare Ressourcen
	\item Netzwerkprobleme
\end{enumerate}
\subsection{verfügbare Ressourcen}
\bild{VM-festplatte.dot.eps}[Festplattenzugriff][fsz]
Auf dem Server werden während des Projektzeitraums über 9 \acp{VM} gleichzeitig laufen, darunter ist auch die \ac{VM} mit dem Domaincontroller der Ausbildung.
Dies verursacht mehrere Probleme.
Als erstes müssen besonders im Startzeitraum und Produktiven Betrieb sämtliche \acp{VM} auf die Festplatte zugreifen.
Dies wird zusätzlich durch das Dateisystem verlangsamt, da Sämtliche Virtuellen Festplatten auf einem Dateisystem liegen.
\subsection{Netzwerkprobleme}
Die EDV des Betriebes ist für den Hauptrouter der Ausbildung zuständig und hat als einzige Stelle Zugriff auf diesen.
Zudem ist die genaue Konfiguration unbekannt und entsprechende Anfragen an die Zuständige Person wurden abgewiesen.
Die Begründung war, das Auszubildende unerlaubt auf besonders sensible Persönliche Daten zugreifen könnten, wenn die Ausbildung auf den Router Zugriff bekommen.