% !TEX root = LiTerm.tex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = de_DE
\chapter{Durchführung}
\section{Serverinstallation}
Ich habe das Image der Netzwerkinstallations-\acs{CD} von der Seite des Debianprojektes\cite{web:debian} heruntergeladen und auf eine DVD-RW gebrannt.
Während des Brennvorgangs habe ich 3 Minipcs aufgebaut, da die Routen vom FiSiNetz in das Projektnetz noch nicht installiert waren, hatte ich sie für die Dauer der Installation mit dem FiSiNetz verbunden.
Als der Brennvorgang fertig war habe ich von der DVD mittels EFI gebootet und die fragen wie in Tabelle \ref{tab:einstserver} beantwortet.
Ich habe nur die Standardwerkzeuge und den \acs{SSH}-Server installiert, da die Server nur Remote administriert werden müssen.
Nachdem die Installation durchgeführt wurde, habe ich mich als User \texttt{administrator} angemeldet und das Programm \texttt{sudo} installiert und den user \texttt{administrator} der Gruppe \texttt{sudo} hinzugefügt.
Hiernach habe ich die \texttt{/etc/network/interfaces} bearbeitet und die vorhandenen Einstellungen durch die entsprechenden Einstellungen aus den Listings \ref{list:interfacesz},\ref{list:interfacesp} und \ref{list:interfacesh} ersetzt.
\section{Installation Nutzerverwaltung}
\blindtext[3]
\section{Installation Remoteumgebung}
\blindtext[2]
\section{Installation Monitoring}
\blindtext[2]
\section{Installation Projektmanagementprogramm}
\blindtext[2]
\section{Firmware Erstellung}
\blindtext[1]
\section{Aufbau Clients}
\blindtext[1]
\section{Schulung}
\blindtext[2]