% !TEX root = main.tex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = de_DE
\chapter{Anhang}
\cite{test}
\section{Abkürzungen}
\printbibliography[title=Quellenverzeichnis]
\listoffigures
\listoftables